J 1. Spočtěte PST poruchy následujícího zařízení, přičemž pravděpodobnosti p_1 . . . p_4 jsou pravděpodobnosti poruchy jednotlivých součástek.

2. Linka má 2 sériově zapojené součástky s PSTí poruchy p_1, p_2. Spočtěte PST, že z 10 linek jich bude aspoň 8 fungovat.

3. X ∼ Exp(100). Spočtěte podmíněnou pravděpodobnost P (X ≻ 80 | X ≻ 50)

4. Spočtěte pravděpodobnost, že 25 nezávislých realizací této funkce bude mít součet větší než 20.

5. X ∼ N(0, 1) a Y ∼ A(p). Zdůvodněte, že Z = X + Y je spojitého typu a spočtěte hustoti pravděpodobnosti.