F 1. Spočtěte PST poruchy následujícího zařízení, přičemž pravděpodobnosti p_1 . . . p_4 jsou pravděpodobnosti poruchy jednotlivých součástek.

2. P o(λ = 25)

(a) P = 35 (b) P ≻ 35 3. Určete distribuční funkci, střední hodnotu, medián funkce na obrázku.

4. Pro X ∼ R(0, 1) spočtěte hustotu PSTi veličiny Y = √ 1 + X − 1 5. A,B házejí kostkou. Počty hodů jsou náhodné veličiny ξ_A, ξ_B. Pokus opakují 100× a body se sčítají. Spočtěte PST, že součty

∑_{100}

i=1 ξ_A a

∑_{100}

i=1 ξ_B se budou lišit o více než 50 bodů.